0.0 5.0 10.0 15.0 Strain (%) 0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

Stress (GPa) single crystal

nanocrystalline

T = 11.6 K

0.0 5.0 10.0 15.0 Strain (%) 0.0 2.0

4.0

6.0 8.0

Stress (GPa) single crystal

nanocrystalline

T = 580 K